ZEUS Data

x

Q^2 (GeV^2)

Z=67 cm, 1994 cuts

Z=0, 1993 cuts Z=0, 1994 cuts

Z=70 cm, 1995 cuts (BPC) 10^{-1}

1

10

10^2

10^{-6} 10^{-5} 10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1